n=1.

n=0.0001 n=0.0000001

n=0.

Quantum Mechanical Harmonic Oscillator for non-integer Quantum Numbers

E=(n + _1^2 ) h υo

ψ^n ψ^n

n=1.0000001

ψ^n

n=1.0001

ψ^n ψ^n

ψ^n

Eugene Switkes

University of California, Santa Cruz